
diff -r 509e4801c378 -r 22878952f6e2 srcanamdw/codescanner/pyinstaller/source/windows/dllmain.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/srcanamdw/codescanner/pyinstaller/source/windows/dllmain.def	Thu Feb 18 12:29:02 2010 +0530
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	DllCanUnloadNow     @1 PRIVATE
+	DllGetClassObject   @2 PRIVATE
+	DllRegisterServer PRIVATE
+	DllUnregisterServer PRIVATE
+




