
diff -r 3ff3fecb12fe -r 6a82cd05fb1e memana/analyzetoolclient/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def
--- a/memana/analyzetoolclient/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def	Thu Feb 11 15:52:57 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,19 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN10CustomUser11SetCriticalEN4User9TCriticalE @ 1 NONAME
-	_ZN10CustomUser12__DbgMarkEndEii @ 2 NONAME
-	_ZN10CustomUser15SetupThreadHeapEiR24SStdEpocThreadCreateInfo4TBufILi256EEmmS3_mm @ 3 NONAME
-	_ZN10CustomUser16InstallAllocatorEi4TBufILi256EEmmmm @ 4 NONAME
-	_ZN10CustomUser18SetProcessCriticalEN4User9TCriticalE @ 5 NONAME
-	_ZN10CustomUser4ExitEi @ 6 NONAME
-	_ZN10CustomUser5PanicERK7TDesC16i @ 7 NONAME
-	_ZN20AnalyzeToolInterface11StopSubTestERK6TDesC8 @ 8 NONAME
-	_ZN20AnalyzeToolInterface12StartSubTestERK6TDesC8 @ 9 NONAME
-	_ZTI20CLibraryEventHandler @ 10 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI21RAnalyzeToolAllocator @ 11 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI25RAnalyzeToolMainAllocator @ 12 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 13 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV20CLibraryEventHandler @ 14 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV21RAnalyzeToolAllocator @ 15 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV25RAnalyzeToolMainAllocator @ 16 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 17 NONAME ; #<VT>#
-




