
diff -r 000000000000 -r c9bc50fca66e usbmgmt/usbmgrtest/T_usb/EABI/T_usbU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/usbmgmt/usbmgrtest/T_usb/EABI/T_usbU.DEF	Tue Feb 02 02:02:59 2010 +0200
@@ -0,0 +1,25 @@
+EXPORTS
+	_Z15NewTestSuiteUsbv @ 1 NONAME
+	_ZTI13CTestOpenPort @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTestCheckSignals @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI21CTestSetSignalsToMark @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI22CTestNotifyStateChange @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI22CTestSetSignalsToSpace @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI23CTestWaitForReadFailure @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI23CTestWaitForStateChange @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI24CTestWaitForConfigChange @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI24CTestWaitForWriteFailure @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI28CTestUsbManNotifyStateChange @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI29CTestUsbManWaitForStateChange @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CTestOpenPort @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTestCheckSignals @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV21CTestSetSignalsToMark @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV22CTestNotifyStateChange @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV22CTestSetSignalsToSpace @ 17 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV23CTestWaitForReadFailure @ 18 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV23CTestWaitForStateChange @ 19 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV24CTestWaitForConfigChange @ 20 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV24CTestWaitForWriteFailure @ 21 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV28CTestUsbManNotifyStateChange @ 22 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV29CTestUsbManWaitForStateChange @ 23 NONAME ; #<VT>#
+




