
diff -r 675a964f4eb5 -r 35751d3474b7 cryptomgmtlibs/securitytestfw/eabi/testhandler_on_testexecuteU.DEF
--- a/cryptomgmtlibs/securitytestfw/eabi/testhandler_on_testexecuteU.DEF	Tue Jul 21 01:04:32 2009 +0100
+++ b/cryptomgmtlibs/securitytestfw/eabi/testhandler_on_testexecuteU.DEF	Thu Sep 10 14:01:51 2009 +0300
@@ -1,10 +1,10 @@
-EXPORTS
-	_ZN20TestExecuteInterface19StartWinsEka1ThreadEPFivERK7TDesC16 @ 1 NONAME
-	_ZN20TestExecuteInterface21StartWithTestExecuteLEP12TScriptTestsRK7TDesC16 @ 2 NONAME
-	_ZTIN20TestExecuteInterface12CStepConsoleE @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTIN20TestExecuteInterface5CStepE @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTIN20TestExecuteInterface7CServerE @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTVN20TestExecuteInterface12CStepConsoleE @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTVN20TestExecuteInterface5CStepE @ 7 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTVN20TestExecuteInterface7CServerE @ 8 NONAME ; #<VT>#
-
+EXPORTS
+	_ZN20TestExecuteInterface19StartWinsEka1ThreadEPFivERK7TDesC16 @ 1 NONAME
+	_ZN20TestExecuteInterface21StartWithTestExecuteLEP12TScriptTestsRK7TDesC16 @ 2 NONAME
+	_ZTIN20TestExecuteInterface12CStepConsoleE @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTIN20TestExecuteInterface5CStepE @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTIN20TestExecuteInterface7CServerE @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTVN20TestExecuteInterface12CStepConsoleE @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTVN20TestExecuteInterface5CStepE @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTVN20TestExecuteInterface7CServerE @ 8 NONAME ; #<VT>#
+




