
diff -r 000000000000 -r af10295192d8 linklayercontrol/genericscprparameters/eabi/genericscprparamsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/linklayercontrol/genericscprparameters/eabi/genericscprparamsu.def	Tue Jan 26 15:23:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_ZN21GenericScprParameters8TChannel13SetUserLengthEi @ 1 NONAME
+	_ZN21GenericScprParameters8TChannelC1Ev @ 2 NONAME
+	_ZN21GenericScprParameters8TChannelC2Ev @ 3 NONAME
+




