
diff -r 000000000000 -r af10295192d8 linklayercontrol/genericscprparameters/bwins/genericscprparamsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/linklayercontrol/genericscprparameters/bwins/genericscprparamsu.def	Tue Jan 26 15:23:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	??0TChannel@GenericScprParameters@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; GenericScprParameters::TChannel::TChannel(void)
+	?SetUserLength@TChannel@GenericScprParameters@@QAEXH@Z @ 2 NONAME ; void GenericScprParameters::TChannel::SetUserLength(int)
+




