EXPORTS
	_ZN12RTransferSrv17SetConfigFileNameER6TDes16 @ 1 NONAME
	_ZN12RTransferSrv7ConnectEv @ 2 NONAME
	_ZN12RTransferSrvC1Ev @ 3 NONAME
	_ZN12RTransferSrvC2Ev @ 4 NONAME
	_ZN12RTransferSrvD1Ev @ 5 NONAME
	_ZN12RTransferSrvD2Ev @ 6 NONAME
	_ZNK12RTransferSrv7VersionEv @ 7 NONAME

