EXPORTS
	__22DDynamicPowerResourceDRC6TDesC8i @ 1 NONAME R3UNUSED ; DDynamicPowerResourceD::DDynamicPowerResourceD(TDesC8 const &, int)
	CancelAsyncRequestCallBack__20PowerResourceManagerUiUiR16TPowerResourceCb @ 2 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::CancelAsyncRequestCallBack(unsigned int, unsigned int, TPowerResourceCb &)
	CancelNotification__20PowerResourceManagerUiUiR26DPowerResourceNotification @ 3 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::CancelNotification(unsigned int, unsigned int, DPowerResourceNotification &)
	ChangeResourceState__20PowerResourceManagerUiUiiP16TPowerResourceCb @ 4 NONAME ; PowerResourceManager::ChangeResourceState(unsigned int, unsigned int, int, TPowerResourceCb *)
	ControlIO__20PowerResourceManagerUiUiPvN23 @ 5 NONAME ; PowerResourceManager::ControlIO(unsigned int, unsigned int, void *, void *, void *)
	CreatePhysicalDevice__Fv @ 6 NONAME R3UNUSED ; CreatePhysicalDevice(void)
	DeRegisterClientLevelFromResource__20PowerResourceManagerUiUi @ 7 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::DeRegisterClientLevelFromResource(unsigned int, unsigned int)
	DeRegisterClient__20PowerResourceManagerUi @ 8 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::DeRegisterClient(unsigned int)
	GetClientId__20PowerResourceManagerUiR6TDesC8RUi @ 9 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetClientId(unsigned int, TDesC8 &, unsigned int &)
	GetClientName__20PowerResourceManagerUiUiR5TDes8 @ 10 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetClientName(unsigned int, unsigned int, TDes8 &)
	GetInfoOnClientsUsingResource__20PowerResourceManagerUiUiRUiPv @ 11 NONAME ; PowerResourceManager::GetInfoOnClientsUsingResource(unsigned int, unsigned int, unsigned int &, void *)
	GetInfoOnResourcesInUseByClient__20PowerResourceManagerUiUiRUiPv @ 12 NONAME ; PowerResourceManager::GetInfoOnResourcesInUseByClient(unsigned int, unsigned int, unsigned int &, void *)
	GetInfo__C20DStaticPowerResourceP5TDes8 @ 13 NONAME R3UNUSED ; DStaticPowerResource::GetInfo(TDes8 *) const
	GetNumClientsUsingResource__20PowerResourceManagerUiUiRUi @ 14 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetNumClientsUsingResource(unsigned int, unsigned int, unsigned int &)
	GetNumResourcesInUseByClient__20PowerResourceManagerUiUiRUi @ 15 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetNumResourcesInUseByClient(unsigned int, unsigned int, unsigned int &)
	GetResourceId__20PowerResourceManagerUiR6TDesC8RUi @ 16 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetResourceId(unsigned int, TDesC8 &, unsigned int &)
	GetResourceInfo__20PowerResourceManagerUiUiPv @ 17 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetResourceInfo(unsigned int, unsigned int, void *)
	GetResourceState__20PowerResourceManagerUiUiiR16TPowerResourceCb @ 18 NONAME ; PowerResourceManager::GetResourceState(unsigned int, unsigned int, int, TPowerResourceCb &)
	GetResourceState__20PowerResourceManagerUiUiiRiT4 @ 19 NONAME ; PowerResourceManager::GetResourceState(unsigned int, unsigned int, int, int &, int &)
	HandleChangePropagation__22DDynamicPowerResourceDG13TPowerRequest12TPropagationUiRC6TDesC8 @ 20 NONAME ; DDynamicPowerResourceD::HandleChangePropagation(TPowerRequest, TPropagation, unsigned int, TDesC8 const &)
	InitController__24DPowerResourceController @ 21 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::InitController(void)
	PostBootLevel__24DPowerResourceControllerUii @ 22 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::PostBootLevel(unsigned int, int)
	RegisterClient__20PowerResourceManagerRUiRC6TDesC810TOwnerType @ 23 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::RegisterClient(unsigned int &, TDesC8 const &, TOwnerType)
	RegisterStaticResource__24DPowerResourceControllerUiP20DStaticPowerResource @ 24 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::RegisterStaticResource(unsigned int, DStaticPowerResource *)
	RequestNotification__20PowerResourceManagerUiUiR26DPowerResourceNotification @ 25 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::RequestNotification(unsigned int, unsigned int, DPowerResourceNotification &)
	RequestNotification__20PowerResourceManagerUiUiR26DPowerResourceNotificationii @ 26 NONAME ; PowerResourceManager::RequestNotification(unsigned int, unsigned int, DPowerResourceNotification &, int, int)
	"_._21DDynamicPowerResource" @ 27 NONAME R3UNUSED ; DDynamicPowerResource::~DDynamicPowerResource(void)
	"_._22DDynamicPowerResourceD" @ 28 NONAME R3UNUSED ; DDynamicPowerResourceD::~DDynamicPowerResourceD(void)
	__20DStaticPowerResourceRC6TDesC8i @ 29 NONAME R3UNUSED ; DStaticPowerResource::DStaticPowerResource(TDesC8 const &, int)
	__21DDynamicPowerResourceRC6TDesC8i @ 30 NONAME R3UNUSED ; DDynamicPowerResource::DDynamicPowerResource(TDesC8 const &, int)
	AllocReserve__20PowerResourceManagerUiUcUc @ 31 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::AllocReserve(unsigned int, unsigned char, unsigned char)
	RegisterArrayOfStaticResources__24DPowerResourceControllerUiRPP20DStaticPowerResourceUi @ 32 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::RegisterArrayOfStaticResources(unsigned int, DStaticPowerResource **&, unsigned int)

