
diff -r 000000000000 -r 96e5fb8b040d kerneltest/e32test/eabi/t_start3.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kerneltest/e32test/eabi/t_start3.def	Thu Dec 17 09:24:54 2009 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z13GetStartTime3v @ 1 NONAME ; GetStartTime3()
+




