
diff -r 000000000000 -r 96e5fb8b040d kernel/eka/bmarm/resman.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kernel/eka/bmarm/resman.def	Thu Dec 17 09:24:54 2009 +0200
@@ -0,0 +1,29 @@
+EXPORTS
+	__20DStaticPowerResourceRC6TDesC8i @ 1 NONAME R3UNUSED ; DStaticPowerResource::DStaticPowerResource(TDesC8 const &, int)
+	CancelAsyncRequestCallBack__20PowerResourceManagerUiUiR16TPowerResourceCb @ 2 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::CancelAsyncRequestCallBack(unsigned int, unsigned int, TPowerResourceCb &)
+	CancelNotification__20PowerResourceManagerUiUiR26DPowerResourceNotification @ 3 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::CancelNotification(unsigned int, unsigned int, DPowerResourceNotification &)
+	ChangeResourceState__20PowerResourceManagerUiUiiP16TPowerResourceCb @ 4 NONAME ; PowerResourceManager::ChangeResourceState(unsigned int, unsigned int, int, TPowerResourceCb *)
+	ControlIO__20PowerResourceManagerUiUiPvN23 @ 5 NONAME ; PowerResourceManager::ControlIO(unsigned int, unsigned int, void *, void *, void *)
+	CreatePhysicalDevice__Fv @ 6 NONAME R3UNUSED ; CreatePhysicalDevice(void)
+	DeRegisterClientLevelFromResource__20PowerResourceManagerUiUi @ 7 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::DeRegisterClientLevelFromResource(unsigned int, unsigned int)
+	DeRegisterClient__20PowerResourceManagerUi @ 8 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::DeRegisterClient(unsigned int)
+	GetClientId__20PowerResourceManagerUiR6TDesC8RUi @ 9 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetClientId(unsigned int, TDesC8 &, unsigned int &)
+	GetClientName__20PowerResourceManagerUiUiR5TDes8 @ 10 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetClientName(unsigned int, unsigned int, TDes8 &)
+	GetInfoOnClientsUsingResource__20PowerResourceManagerUiUiRUiPv @ 11 NONAME ; PowerResourceManager::GetInfoOnClientsUsingResource(unsigned int, unsigned int, unsigned int &, void *)
+	GetInfoOnResourcesInUseByClient__20PowerResourceManagerUiUiRUiPv @ 12 NONAME ; PowerResourceManager::GetInfoOnResourcesInUseByClient(unsigned int, unsigned int, unsigned int &, void *)
+	GetInfo__C20DStaticPowerResourceP5TDes8 @ 13 NONAME R3UNUSED ; DStaticPowerResource::GetInfo(TDes8 *) const
+	GetNumClientsUsingResource__20PowerResourceManagerUiUiRUi @ 14 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetNumClientsUsingResource(unsigned int, unsigned int, unsigned int &)
+	GetNumResourcesInUseByClient__20PowerResourceManagerUiUiRUi @ 15 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetNumResourcesInUseByClient(unsigned int, unsigned int, unsigned int &)
+	GetResourceId__20PowerResourceManagerUiR6TDesC8RUi @ 16 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetResourceId(unsigned int, TDesC8 &, unsigned int &)
+	GetResourceInfo__20PowerResourceManagerUiUiPv @ 17 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::GetResourceInfo(unsigned int, unsigned int, void *)
+	GetResourceState__20PowerResourceManagerUiUiiR16TPowerResourceCb @ 18 NONAME ; PowerResourceManager::GetResourceState(unsigned int, unsigned int, int, TPowerResourceCb &)
+	GetResourceState__20PowerResourceManagerUiUiiRiT4 @ 19 NONAME ; PowerResourceManager::GetResourceState(unsigned int, unsigned int, int, int &, int &)
+	PostBootLevel__24DPowerResourceControllerUii @ 20 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::PostBootLevel(unsigned int, int)
+	RegisterClient__20PowerResourceManagerRUiRC6TDesC810TOwnerType @ 21 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::RegisterClient(unsigned int &, TDesC8 const &, TOwnerType)
+	RegisterStaticResource__24DPowerResourceControllerUiP20DStaticPowerResource @ 22 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::RegisterStaticResource(unsigned int, DStaticPowerResource *)
+	RequestNotification__20PowerResourceManagerUiUiR26DPowerResourceNotification @ 23 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::RequestNotification(unsigned int, unsigned int, DPowerResourceNotification &)
+	RequestNotification__20PowerResourceManagerUiUiR26DPowerResourceNotificationii @ 24 NONAME ; PowerResourceManager::RequestNotification(unsigned int, unsigned int, DPowerResourceNotification &, int, int)
+	AllocReserve__20PowerResourceManagerUiUcUc @ 25 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::AllocReserve(unsigned int, unsigned char, unsigned char)
+	InitController__24DPowerResourceController @ 26 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::InitController(void)
+	RegisterArrayOfStaticResources__24DPowerResourceControllerUiRPP20DStaticPowerResourceUi @ 27 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::RegisterArrayOfStaticResources(unsigned int, DStaticPowerResource **&, unsigned int)
+




