
diff -r 4122176ea935 -r 56f325a607ea userlibandfileserver/fatfilenameconversionplugins/eabi/fatCnvU.def
--- a/userlibandfileserver/fatfilenameconversionplugins/eabi/fatCnvU.def	Mon Dec 21 16:14:42 2009 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN11UnicodeConv19ConvertFromUnicodeLER5TDes8RK7TDesC16 @ 1 NONAME
-	_ZN11UnicodeConv17ConvertToUnicodeLER6TDes16RK6TDesC8 @ 2 NONAME
-	_ZN11UnicodeConv25IsLegalShortNameCharacterEj @ 3 NONAME
-	_ZN11UnicodeConv19ConvertFromUnicodeLER5TDes8RK7TDesC16i @ 4 NONAME
-	_ZN11UnicodeConv17ConvertToUnicodeLER6TDes16RK6TDesC8i @ 5 NONAME
-	
\ No newline at end of file




