
diff -r c1f20ce4abcf -r 3e88ff8f41d5 kerneltest/e32test/eabi/t_usb_transfersrvu.def
--- a/kerneltest/e32test/eabi/t_usb_transfersrvu.def	Tue Aug 31 16:34:26 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN12RTransferSrv17SetConfigFileNameER6TDes16 @ 1 NONAME
-	_ZN12RTransferSrv7ConnectEv @ 2 NONAME
-	_ZN12RTransferSrvC1Ev @ 3 NONAME
-	_ZN12RTransferSrvC2Ev @ 4 NONAME
-	_ZN12RTransferSrvD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN12RTransferSrvD2Ev @ 6 NONAME
-	_ZNK12RTransferSrv7VersionEv @ 7 NONAME
-




