
diff -r 000000000000 -r 5d03bc08d59c graphicsdeviceinterface/gdi/eabi/LineBreakU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/graphicsdeviceinterface/gdi/eabi/LineBreakU.def	Tue Feb 02 01:47:50 2010 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_ZNK12MLineBreaker12GetLineBreakERK7TDesC16iiiP22MContingentLineBreakerRiS5_ @ 1 NONAME
+	_ZNK12MLineBreaker13GetLineBreakLERK7TDesC16iiiP23MContingentLineBreakerLRiS5_ @ 2 NONAME
+	_ZNK12MLineBreaker14LineBreakClassEjRjS0_ @ 3 NONAME
+	_ZNK12MLineBreaker17ExtendedInterfaceER4TUid @ 4 NONAME
+	_ZNK12MLineBreaker17LineBreakPossibleEjji @ 5 NONAME
+	_ZNK12MLineBreaker18IsHangingCharacterEj @ 6 NONAME
+	_ZNK12MLineBreaker21GetLineBreakInContextERK7TDesC16iiiRi @ 7 NONAME
+	_ZTI12MLineBreaker @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV12MLineBreaker @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




