EXPORTS
	Close__12RExtraBtrace @ 1 NONAME R3UNUSED ; RExtraBtrace::Close(void)
	Connect__12RExtraBtrace @ 2 NONAME R3UNUSED ; RExtraBtrace::Connect(void)
	EnableProfiling__12RExtraBtracei @ 3 NONAME R3UNUSED ; RExtraBtrace::EnableProfiling(int)
	Handle__C12RExtraBtrace @ 4 NONAME R3UNUSED ; RExtraBtrace::Handle(void) const
	__12RExtraBtrace @ 5 NONAME R3UNUSED ; RExtraBtrace::RExtraBtrace(void)

