
diff -r 000000000000 -r 7f656887cf89 libraries/qr3/eabi/LoggingAllocatorU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/libraries/qr3/eabi/LoggingAllocatorU.DEF	Wed Jun 23 15:52:26 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN17RLoggingAllocator7InstallEv @ 1 NONAME
+	_ZN17RLoggingAllocator9UninstallEv @ 2 NONAME
+	_ZN17RLoggingAllocator15StaticTraceFreeEP10RAllocatorPv @ 3 NONAME
+	_ZN17RLoggingAllocator16StaticTraceAllocEP10RAllocatorPvi @ 4 NONAME
+	_ZN17RLoggingAllocator7InstallEj @ 5 NONAME
+	_ZN17RLoggingAllocator3NewEjP10RAllocatorRPS_ @ 6 NONAME
+




