
diff -r 000000000000 -r 7f656887cf89 libraries/qr3/bwins/LoggingAllocatorU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/libraries/qr3/bwins/LoggingAllocatorU.DEF	Wed Jun 23 15:52:26 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	?Install@RLoggingAllocator@@SAHXZ @ 1 NONAME ; int RLoggingAllocator::Install(void)
+	?Uninstall@RLoggingAllocator@@SAHXZ @ 2 NONAME ; int RLoggingAllocator::Uninstall(void)
+	?StaticTraceAlloc@RLoggingAllocator@@SAXPAVRAllocator@@PAXH@Z @ 3 NONAME ; void RLoggingAllocator::StaticTraceAlloc(class RAllocator *, void *, int)
+	?StaticTraceFree@RLoggingAllocator@@SAXPAVRAllocator@@PAX@Z @ 4 NONAME ; void RLoggingAllocator::StaticTraceFree(class RAllocator *, void *)
+	?Install@RLoggingAllocator@@SAHI@Z @ 5 NONAME ; int RLoggingAllocator::Install(unsigned int)
+	?New@RLoggingAllocator@@SAHIPAVRAllocator@@AAPAV1@@Z @ 6 NONAME ; int RLoggingAllocator::New(unsigned int, class RAllocator *, class RLoggingAllocator * &)
+




