
diff -r 000000000000 -r 7f656887cf89 libraries/clogger/BWINS/debugrouter_nopatchdata.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/libraries/clogger/BWINS/debugrouter_nopatchdata.def	Wed Jun 23 15:52:26 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	?CreateLogicalDevice@@YAPAVDLogicalDevice@@XZ @ 1 NONAME ; class DLogicalDevice * CreateLogicalDevice(void)
+	?KIsrBufSize@@3HB @ 2 NONAME ; int const KIsrBufSize
+	?KChunkSize@@3HB @ 3 NONAME ; int const KChunkSize
+	?DebugPortChanged@CloggerDebugRouter@@YAXXZ @ 4 NONAME ; void CloggerDebugRouter::DebugPortChanged(void)
+	?SetCrashDumpFunctions@CloggerDebugRouter@@YAXP6AXPAXIAAUSCrashDumpArea@1@@ZP6AX1@Z@Z @ 5 NONAME ; void CloggerDebugRouter::SetCrashDumpFunctions(void (*)(void *, unsigned int, struct CloggerDebugRouter::SCrashDumpArea &), void (*)(struct CloggerDebugRouter::SCrashDumpArea &))
+	?KEnableEarlyRdebug@@3HB @ 6 NONAME ; int const KEnableEarlyRdebug
+




