
diff -r 000000000000 -r 7f656887cf89 libraries/clogger/BMARM/debugrouter_nopatchdata.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/libraries/clogger/BMARM/debugrouter_nopatchdata.def	Wed Jun 23 15:52:26 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	CreateLogicalDevice__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; CreateLogicalDevice(void)
+	DebugPortChanged__18CloggerDebugRouterv @ 2 NONAME R3UNUSED ; CloggerDebugRouter::DebugPortChanged(void)
+	KChunkSize @ 3 NONAME ; (null)
+	KEnableEarlyRdebug @ 4 NONAME ; (null)
+	KIsrBufSize @ 5 NONAME ; (null)
+	SetCrashDumpFunctions__18CloggerDebugRouterPFPvUiRQ218CloggerDebugRouter14SCrashDumpArea_vPFRQ218CloggerDebugRouter14SCrashDumpArea_v @ 6 NONAME R3UNUSED ; CloggerDebugRouter::SetCrashDumpFunctions(void (*)(void *, unsigned int, CloggerDebugRouter::SCrashDumpArea &), void (*)(CloggerDebugRouter::SCrashDumpArea &))
+




