
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f serialserver/c32serialserver/eabi/LoopBackU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/serialserver/c32serialserver/eabi/LoopBackU.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	LibEntry @ 1 NONAME
+	_ZTI11CETelLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CHWPortFactory @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI7CHWPort @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CETelLogger @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CHWPortFactory @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV7CHWPort @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




