
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f datacommsserver/networkcontroller/bmarm/TS_NETCONOOMU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/datacommsserver/networkcontroller/bmarm/TS_NETCONOOMU.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	NewTestSuiteNetConL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; NewTestSuiteNetConL(void)
+




