
diff -r 0ed94ceaa377 -r cb62a4f66ebe webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Thu Dec 17 09:20:16 2009 +0200
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Thu Jan 07 13:31:38 2010 +0200
@@ -40,4 +40,6 @@
 	_ZTV18CDefaultMemoryPool @ 39 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN13MemoryManager17InitFastAllocatorEv @ 40 NONAME
 	_ZN13MemoryManager19CreateFastAllocatorEv @ 41 NONAME
+	_ZN13MemoryManager13InitOOMDialogEv @ 42 NONAME
+	_ZN13MemoryManager23ResetOOMDialogDisplayedEv @ 43 NONAME
 




