
diff -r 0ed94ceaa377 -r cb62a4f66ebe webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Thu Dec 17 09:20:16 2009 +0200
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Thu Jan 07 13:31:38 2010 +0200
@@ -28,4 +28,6 @@
 	?SwitchToFastAllocator@MemoryManager@@SAPAVRAllocator@@XZ @ 27 NONAME ; class RAllocator * MemoryManager::SwitchToFastAllocator(void)
 	?CreateFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 28 NONAME ; void MemoryManager::CreateFastAllocator(void)
 	?InitFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 29 NONAME ; void MemoryManager::InitFastAllocator(void)
+	?InitOOMDialog@MemoryManager@@SAXXZ @ 30 NONAME ; void MemoryManager::InitOOMDialog(void)
+	?ResetOOMDialogDisplayed@MemoryManager@@SAXXZ @ 31 NONAME ; void MemoryManager::ResetOOMDialogDisplayed(void)
 




