
diff -r 800203832575 -r 30342f40acbf webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Mon Jun 21 16:54:17 2010 +0300
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Thu Jul 15 19:53:20 2010 +0300
@@ -30,4 +30,5 @@
 	?InitFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 29 NONAME ; void MemoryManager::InitFastAllocator(void)
 	?InitOOMDialog@MemoryManager@@SAXXZ @ 30 NONAME ; void MemoryManager::InitOOMDialog(void)
 	?ResetOOMDialogDisplayed@MemoryManager@@SAXXZ @ 31 NONAME ; void MemoryManager::ResetOOMDialogDisplayed(void)
+	?DumpMemoryLogs@MemoryManager@@SAXXZ @ 32 NONAME ; void MemoryManager::DumpMemoryLogs(void)
 




