
diff -r 9a9a761f03f1 -r 0ed94ceaa377 webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Tue Nov 24 09:02:20 2009 +0200
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Thu Dec 17 09:20:16 2009 +0200
@@ -26,4 +26,6 @@
 	?SetStatus@MemoryManager@@SAXW4TOOMCheckResult@@@Z @ 25 NONAME ; void MemoryManager::SetStatus(enum TOOMCheckResult)
 	?Status@MemoryManager@@SAIXZ @ 26 NONAME ; unsigned int MemoryManager::Status(void)
 	?SwitchToFastAllocator@MemoryManager@@SAPAVRAllocator@@XZ @ 27 NONAME ; class RAllocator * MemoryManager::SwitchToFastAllocator(void)
+	?CreateFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 28 NONAME ; void MemoryManager::CreateFastAllocator(void)
+	?InitFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 29 NONAME ; void MemoryManager::InitFastAllocator(void)
 




