
diff -r 000000000000 -r 33413c0669b9 vpnui/vpndialogmanager/EABI/vpndialogmanageru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/vpnui/vpndialogmanager/EABI/vpndialogmanageru.def	Thu Dec 17 09:14:51 2009 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_Z17NewDialogManagerLv @ 1 NONAME
+	_ZTI10CVpnDialog @ 2 NONAME
+	_ZTI14CVpnInfoDialog @ 3 NONAME
+	_ZTI14CVpnWaitDialog @ 4 NONAME
+	_ZTI17CVpnDialogManager @ 5 NONAME
+	_ZTI18CPKCS12PasswordDlg @ 6 NONAME
+	_ZTI19CVpnMultiLineDialog @ 7 NONAME
+	_ZTI19CVpnUserIdentityDlg @ 8 NONAME
+	_ZTI7CKmdDlg @ 9 NONAME
+	_ZTV10CVpnDialog @ 10 NONAME
+	_ZTV14CVpnInfoDialog @ 11 NONAME
+	_ZTV14CVpnWaitDialog @ 12 NONAME
+	_ZTV17CVpnDialogManager @ 13 NONAME
+	_ZTV18CPKCS12PasswordDlg @ 14 NONAME
+	_ZTV19CVpnMultiLineDialog @ 15 NONAME
+	_ZTV19CVpnUserIdentityDlg @ 16 NONAME
+	_ZTV7CKmdDlg @ 17 NONAME
+




