
diff -r 10534483575f -r 88b23e2e82e1 uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def
--- a/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Mon Mar 15 12:43:37 2010 +0200
+++ b/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Wed Mar 31 23:03:58 2010 +0300
@@ -62,4 +62,6 @@
 	_ZN21CAlfCompositionSource13SetSourceRectERK5TRect @ 61 NONAME
 	_ZThn32_N21CAlfCompositionSource13SetSourceRectERK5TRect @ 62 NONAME
 	_ZN17RAlfBridgerClient38GetListOfInactiveWindowGroupsWSurfacesEP6RArrayIiE @ 63 NONAME
+	_ZN26CAlfCompositionPixelSource4NewLER18MAlfBufferProvideriP7RWindow @ 64 NONAME
+	_ZN26CAlfCompositionPixelSource13ActivateSyncLEv @ 65 NONAME
 




