
diff -r 5c72fd91570d -r 594d15129e2c services/terminalmodeservice/tsrc/upnptmservertest/eabi/upnptmservertestu.DEF
--- a/services/terminalmodeservice/tsrc/upnptmservertest/eabi/upnptmservertestu.DEF	Tue Aug 31 16:06:48 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS	
-	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
-        _Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
-	_ZTI10CTestTimer @ 3 NONAME
-	_ZTI15CDiscoverDevice @ 4 NONAME
-	_ZTI19CDiscoveryTestTimer @ 5 NONAME
-	_ZTV10CTestTimer @ 6 NONAME
-	_ZTV15CDiscoverDevice @ 7 NONAME
-	_ZTV19CDiscoveryTestTimer @ 8 NONAME
-




