
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/obexserviceman/obexservicemanserver/eabi/SrcsClientu.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexserviceman/obexservicemanserver/eabi/SrcsClientu.DEF	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,14 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z11StartThreadv @ 1 NONAME
-	_ZN10TSrcsStart7SignalLEv @ 2 NONAME
-	_ZN5RSrcs16ManageBTServicesEi @ 3 NONAME
-	_ZN5RSrcs18ManageIrDAServicesEi @ 4 NONAME
-	_ZN5RSrcs7ConnectEv @ 5 NONAME
-	_ZN5RSrcs7StopUSBEv @ 6 NONAME
-	_ZN5RSrcs8StartUSBEv @ 7 NONAME
-	_ZN5RSrcsC1Ev @ 8 NONAME
-	_ZN5RSrcsC2Ev @ 9 NONAME
-	_ZNK5RSrcs12GetIrDAStateERi @ 10 NONAME
-	_ZNK5RSrcs17GetDescriptorInfoER22TSrcsUsbDescriptorInfo @ 11 NONAME
-	_ZNK5RSrcs7VersionEv @ 12 NONAME
-




