
diff -r 000000000000 -r 14df0fbfcc4e sapi_sensor/eabi/sensorprovideru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sapi_sensor/eabi/sensorprovideru.def	Mon Mar 30 12:51:10 2009 +0300
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
+	_ZTI15CSensorCallback @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CSensorProvider @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CStoreAsyncInfo @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CSensorInterface @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV15CSensorCallback @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CSensorProvider @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CStoreAsyncInfo @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CSensorInterface @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




