
diff -r 000000000000 -r 14df0fbfcc4e sapi_logging/eabi/loggingprovideru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sapi_logging/eabi/loggingprovideru.def	Mon Mar 30 12:51:10 2009 +0300
@@ -0,0 +1,15 @@
+EXPORTS
+	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
+	_ZN11CLiwLogIter5NextLER11TLiwVariant @ 2 NONAME
+	_ZN11CLiwLogIter5ResetEv @ 3 NONAME
+	_ZN11CLiwLogItereqER12CLiwIterable @ 4 NONAME
+	_ZN18CLogServiceHandler4NewLEv @ 5 NONAME
+	_ZTI11CLiwLogIter @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CLoggingInterface @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CLogServiceHandler @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18LoggingInterfaceCB @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CLiwLogIter @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CLoggingInterface @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CLogServiceHandler @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18LoggingInterfaceCB @ 13 NONAME ; #<VT>#
+




