
diff -r 000000000000 -r 1918ee327afb src/activeqt/control/qaxserver.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/activeqt/control/qaxserver.def	Mon Jan 11 14:00:40 2010 +0000
@@ -0,0 +1,8 @@
+; mfc_test.def : Declares the module parameters.
+
+EXPORTS
+	DllCanUnloadNow	     PRIVATE
+	DllGetClassObject    PRIVATE
+	DllRegisterServer    PRIVATE
+	DllUnregisterServer  PRIVATE
+	DumpIDL		     PRIVATE




