
diff -r 46cc8e302e43 -r 3404599e4dda isolationserver/tsrc/eabi/isolationserveru.def
--- a/isolationserver/tsrc/eabi/isolationserveru.def	Wed Mar 31 22:32:38 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




