
diff -r a1caeb42b3a3 -r fcdfafb36fe7 commonuis/CommonUi/bwins/CommonUIU.def
--- a/commonuis/CommonUi/bwins/CommonUIU.def	Thu Jul 15 18:56:19 2010 +0300
+++ b/commonuis/CommonUi/bwins/CommonUIU.def	Thu Aug 19 10:11:06 2010 +0300
@@ -91,4 +91,6 @@
 	?HandleNotifyL@MPBAiwNotify@@UAEHHHAAVCAiwGenericParamList@@ABV2@@Z @ 90 NONAME ; int MPBAiwNotify::HandleNotifyL(int, int, class CAiwGenericParamList &, class CAiwGenericParamList const &)
 	?SetItemFinderObserverL@CItemFinder@@QAEXPAVMAknItemFinderObserver@@@Z @ 91 NONAME ; void CItemFinder::SetItemFinderObserverL(class MAknItemFinderObserver *)
 	?EnableSingleClick@CFindItemDialog@@QAEXH@Z @ 92 NONAME ; void CFindItemDialog::EnableSingleClick(int)
+	?SetCallSubMenuVisibility@CFindItemMenu@@QAEXH@Z @ 93 NONAME ; void CFindItemMenu::SetCallSubMenuVisibility(int)
+	?SetCallSubMenuVisibility@CFindItemDialog@@QAEXH@Z @ 94 NONAME ; void CFindItemDialog::SetCallSubMenuVisibility(int)
 




