
diff -r 000000000000 -r 9b3e960ffc8a camappengine/asynchfilesavequeue/eabi/AsynchFSQu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/camappengine/asynchfilesavequeue/eabi/AsynchFSQu.def	Thu Dec 17 08:51:24 2009 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CAsynchFSQ11ActionsLeftEv @ 1 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ11SetCallbackEP18MAsynchFSQObserver @ 2 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ14SaveAndDestroyER6TDesC8RK7TDesC16i @ 3 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ11SetPriorityEi @ 4 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ14SetManualStartEi @ 5 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ2GoEv @ 6 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ4NewLEv @ 7 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ6DeleteERK7TDesC16 @ 8 NONAME
+	_ZN10CAsynchFSQ6RenameERK7TDesC16S2_ @ 9 NONAME
+	_ZTI10CAsynchFSQ @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CAsynchFSQAtom @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CAsynchFSQ @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CAsynchFSQAtom @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN10CAsynchFSQ6CancelEv @ 14 NONAME
+




