
diff -r 6385c4c93049 -r 8e6fa1719340 pushmtm/eabi/PUSHMTMCLISRVU_EKA2U.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/pushmtm/eabi/PUSHMTMCLISRVU_EKA2U.def	Wed Sep 01 12:31:04 2010 +0100
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN14CPushMtmClient4NewLER17CRegisteredMtmDllR11CMsvSession @ 1 NONAME
+	_ZN14CPushMtmServer4NewLER17CRegisteredMtmDllP15CMsvServerEntry @ 2 NONAME
+	_ZTI14CPushMtmClient @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPushMtmServer @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CPushMtmGcOperation @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14CPushMtmClient @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPushMtmServer @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CPushMtmGcOperation @ 8 NONAME ; #<VT>#
+




