
diff -r 4baee4f15982 -r 6385c4c93049 browserplugins/browsersysteminfoplugin/EABI/npSystemInfoPlugin.def
--- a/browserplugins/browsersysteminfoplugin/EABI/npSystemInfoPlugin.def	Thu Aug 19 09:57:56 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_Z12NPP_Shutdownv @ 2 NONAME
-	_Z15InitializeFuncsP14_NPPluginFuncs @ 3 NONAME
-




