
diff -r 890b5dd735f8 -r f15ac8e65a02 vtuis/lcvtindicatorcontroller/bwins/lcvtindicatorcontrolleru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/vtuis/lcvtindicatorcontroller/bwins/lcvtindicatorcontrolleru.def	Tue Aug 31 15:16:10 2010 +0300
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	?disableActiveCallIndicator@LcVtIndicatorController@@QAEXXZ @ 1 NONAME ; void LcVtIndicatorController::disableActiveCallIndicator(void)
+	?enableActiveCallIndicator@LcVtIndicatorController@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void LcVtIndicatorController::enableActiveCallIndicator(void)
+	??1LcVtIndicatorController@@UAE@XZ @ 3 NONAME ; LcVtIndicatorController::~LcVtIndicatorController(void)
+	??0LcVtIndicatorController@@QAE@XZ @ 4 NONAME ; LcVtIndicatorController::LcVtIndicatorController(void)
+




