
diff -r f15ac8e65a02 -r 779871d1e4f4 vtuis/lcvtindicatorcontroller/eabi/lcvtindicatorcontrolleru.def
--- a/vtuis/lcvtindicatorcontroller/eabi/lcvtindicatorcontrolleru.def	Tue Aug 31 15:16:10 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN23LcVtIndicatorController25enableActiveCallIndicatorEv @ 1 NONAME
-	_ZN23LcVtIndicatorController26disableActiveCallIndicatorEv @ 2 NONAME
-	_ZN23LcVtIndicatorControllerC1Ev @ 3 NONAME
-	_ZN23LcVtIndicatorControllerC2Ev @ 4 NONAME
-	_ZN23LcVtIndicatorControllerD0Ev @ 5 NONAME
-	_ZN23LcVtIndicatorControllerD1Ev @ 6 NONAME
-	_ZN23LcVtIndicatorControllerD2Ev @ 7 NONAME
-




