
diff -r 4ca382093dae -r 493058e57c8c buildverification/autosmoketest/Utils/eabi/SmokeTestSecureFSclientU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/buildverification/autosmoketest/Utils/eabi/SmokeTestSecureFSclientU.DEF	Wed Sep 01 12:30:50 2010 +0100
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN19RTestSecureFSclient11DeleteFileLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
+	_ZN19RTestSecureFSclient11SetHomeTimeERK5TTime @ 2 NONAME
+	_ZN19RTestSecureFSclient12CheckForFileERK7TDesC16 @ 3 NONAME
+	_ZN19RTestSecureFSclient12KillProcessLERK7TDesC16 @ 4 NONAME
+	_ZN19RTestSecureFSclient16ChangeLocaleNameERK7TDesC16 @ 5 NONAME
+	_ZN19RTestSecureFSclient7ConnectEv @ 6 NONAME
+	_ZN19RTestSecureFSclient8CopyFileERK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
+	_ZN19RTestSecureFSclient8SetUpFbsEv @ 8 NONAME
+




