
diff -r 90fe62538f66 -r 5f281e37a2f5 defaultapplicationsettings/service/EABI/defaultappclientU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/defaultapplicationsettings/service/EABI/defaultappclientU.DEF	Wed Sep 01 12:33:30 2010 +0100
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_ZN17CDefaultAppClient15ChangeDefaultsLEi @ 1 NONAME
+	_ZN17CDefaultAppClient15PairsToDisplayLEv @ 2 NONAME
+	_ZN17CDefaultAppClient16ServiceAvailableERi @ 3 NONAME
+	_ZN17CDefaultAppClient4NewLEP25MAknServerAppExitObserver @ 4 NONAME
+	_ZN17CDefaultAppClient5NewLCEP25MAknServerAppExitObserver @ 5 NONAME
+	_ZN17CDefaultAppClientD0Ev @ 6 NONAME
+	_ZN17CDefaultAppClientD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN17CDefaultAppClientD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZTI17CDefaultAppClient @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18RDefaultAppService @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV17CDefaultAppClient @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18RDefaultAppService @ 12 NONAME ; #<VT>#
+




