
diff -r 000000000000 -r a4daefaec16c callcontinuity/vcc/eabi/t_vccu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/callcontinuity/vcc/eabi/t_vccu.def	Mon Jan 18 20:12:36 2010 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
+




