
diff -r 95243422089a -r 491b3ed49290 filesystemuis/memscaneng/eabi/MemScanClientU.DEF
--- a/filesystemuis/memscaneng/eabi/MemScanClientU.DEF	Thu Aug 19 09:42:45 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,12 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN14RMemScanClient17RequestScanEventsERiR14TRequestStatus @ 1 NONAME
-	_ZN14RMemScanClient23RequestScanEventsCancelEv @ 2 NONAME
-	_ZN14RMemScanClient4ScanE12TDriveNumber @ 3 NONAME
-	_ZN14RMemScanClient5CloseEv @ 4 NONAME
-	_ZN14RMemScanClient7ConnectEv @ 5 NONAME
-	_ZN14RMemScanClientC1Ev @ 6 NONAME
-	_ZN14RMemScanClientC2Ev @ 7 NONAME
-	_ZNK14RMemScanClient11DataGroupsLEv @ 8 NONAME
-	_ZNK14RMemScanClient11ScanResultLEv @ 9 NONAME
-	_ZNK14RMemScanClient14ScanInProgressEv @ 10 NONAME
-




