
diff -r 2bb96f4ecad8 -r 8e7494275d3a omads/omadsappui/AspSyncUtil/BWINS/AspSyncUtilu.def
--- a/omads/omadsappui/AspSyncUtil/BWINS/AspSyncUtilu.def	Thu Aug 19 09:41:17 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,6 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?NewL@CSyncUtilApi@@SAPAV1@XZ @ 1 NONAME ; class CSyncUtilApi * CSyncUtilApi::NewL(void)
-	?ShowSettingsL@CSyncUtilApi@@QAEXHHAAVTDes16@@@Z @ 2 NONAME ; void CSyncUtilApi::ShowSettingsL(int, int, class TDes16 &)
-	?SynchronizeL@CSyncUtilApi@@QAEXAAVRFile@@@Z @ 3 NONAME ; void CSyncUtilApi::SynchronizeL(class RFile &)
-	?SynchronizeL@CSyncUtilApi@@QAEXHHHAAVTDes16@@@Z @ 4 NONAME ; void CSyncUtilApi::SynchronizeL(int, int, int, class TDes16 &)
-




