
diff -r 000000000000 -r 0ce1b5ce9557 systemswstubs/examplecommonisc/EABI/IscDataTransmissionBaseU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/systemswstubs/examplecommonisc/EABI/IscDataTransmissionBaseU.def	Thu Jan 14 07:14:53 2010 +0200
@@ -0,0 +1,17 @@
+EXPORTS
+	_ZN24DIscDataTransmissionBase12AllocBuffersEP15TIscBufferEntry @ 1 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBase12ReceiveFrameER6TDesC8 @ 2 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBase18ReleaseMemoryBlockEP5TDes8 @ 3 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBase18ReserveMemoryBlockERP5TDes8t @ 4 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBase22NotifyConnectionStatusEi @ 5 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBase7ConnectEP10DIscDevice @ 6 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBase7InstallEv @ 7 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBaseC2Ev @ 8 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBaseD0Ev @ 9 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBaseD1Ev @ 10 NONAME
+	_ZN24DIscDataTransmissionBaseD2Ev @ 11 NONAME
+	_ZTI19DIscBufferAllocator @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI24DIscDataTransmissionBase @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV19DIscBufferAllocator @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV24DIscDataTransmissionBase @ 15 NONAME ; #<VT>#
+




