
diff -r 675a964f4eb5 -r 35751d3474b7 cryptomgmtlibs/securitycommonutils/eabi/ipcstreamu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/cryptomgmtlibs/securitycommonutils/eabi/ipcstreamu.def	Thu Sep 10 14:01:51 2009 +0300
@@ -0,0 +1,20 @@
+EXPORTS
+	_ZN14RIpcReadStream4OpenERK12RMessagePtr2i @ 1 NONAME
+	_ZN14RIpcReadStreamC1Ev @ 2 NONAME
+	_ZN14RIpcReadStreamC2Ev @ 3 NONAME
+	_ZN15RIpcWriteStream4OpenERK12RMessagePtr2i @ 4 NONAME
+	_ZN15RIpcWriteStreamC1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN15RIpcWriteStreamC2Ev @ 6 NONAME
+	_ZN16RNullWriteStream12BytesWrittenEv @ 7 NONAME
+	_ZN16RNullWriteStreamC1Ev @ 8 NONAME
+	_ZN16RNullWriteStreamC2Ev @ 9 NONAME
+	_ZN7RIpcBuf4OpenERK12RMessagePtr2i @ 10 NONAME
+	_ZN7RIpcBuf7DoReadLEPvi @ 11 NONAME
+	_ZN7RIpcBuf7DoSeekLEi15TStreamLocationi @ 12 NONAME
+	_ZN7RIpcBuf8DoWriteLEPKvi @ 13 NONAME
+	_ZN8TNullBuf12BytesWrittenEv @ 14 NONAME
+	_ZN8TNullBufC1Ev @ 15 NONAME
+	_ZN8TNullBufC2Ev @ 16 NONAME
+	_ZTI7RIpcBuf @ 17 NONAME
+	_ZTV7RIpcBuf @ 18 NONAME
+




