
diff -r 000000000000 -r e4d67989cc36 genericopenlibs/cstdlib/eabi/ctest3.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/genericopenlibs/cstdlib/eabi/ctest3.def	Tue Feb 02 02:01:42 2010 +0200
@@ -0,0 +1,26 @@
+EXPORTS
+	CommInit @ 1 NONAME
+	async_ioctl @ 2 NONAME
+	async_ioctl_completion @ 3 NONAME
+	create_process @ 4 NONAME
+	create_thread @ 5 NONAME
+	start_posix_server @ 6 NONAME
+	start_process @ 7 NONAME
+	start_redirection_server @ 8 NONAME
+	start_thread @ 9 NONAME
+	td_Close @ 10 NONAME
+	td_Next @ 11 NONAME
+	td_Test @ 12 NONAME
+	td_TestErrno @ 13 NONAME
+	td_Title @ 14 NONAME
+	wait_for_process @ 15 NONAME
+	wait_for_thread @ 16 NONAME
+	_ZTI12CTestConsole @ 17 NONAME ABSENT ; #<TI>#
+	_ZTI14CActiveConsole @ 18 NONAME ABSENT ; #<TI>#
+	_ZTI19CTestConsoleFactory @ 19 NONAME ABSENT ; #<TI>#
+	_ZTV12CTestConsole @ 20 NONAME ABSENT ; #<VT>#
+	_ZTV14CActiveConsole @ 21 NONAME ABSENT ; #<VT>#
+	_ZTV19CTestConsoleFactory @ 22 NONAME ABSENT ; #<VT>#
+	get_proc_id @ 23 NONAME
+	wait_for_process_id @ 24 NONAME
+




