
diff -r ddc455616bd6 -r 97b0fb8a2cc2 lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EcomTestUtilsU.def
--- a/lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EcomTestUtilsU.def	Mon May 03 14:06:43 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,15 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN13EComTestUtils14RfsDeleteFileLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils15RfsReplaceFileLERK7TDesC16S2_ @ 2 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils16FileManCopyFileLERK7TDesC16S2_ @ 3 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils18FileManDeleteFileLERK7TDesC16 @ 4 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils18MakeFileWriteableLERK7TDesC16 @ 5 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils12KillProcessLERK7TDesC16 @ 6 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils14FileManRenameLERK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils17FileManDeleteDirLERK7TDesC16 @ 8 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils17SwitchToLanguageLE9TLanguage @ 9 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils18RLoaderDeleteFileLERK7TDesC16 @ 10 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils17MakeFileReadOnlyLERK7TDesC16 @ 11 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils12RomBuildTypeERK3RFs @ 12 NONAME
-	_ZN13EComTestUtils24GetHardwareConfigurationEv @ 13 NONAME
-




