
diff -r ddc455616bd6 -r 97b0fb8a2cc2 lowlevellibsandfws/apputils/eabi/T_LIBTU.DEF
--- a/lowlevellibsandfws/apputils/eabi/T_LIBTU.DEF	Mon May 03 14:06:43 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z8LibEntryv @ 1 NONAME
-	_ZTI10CMyLibTest @ 2 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTV10CMyLibTest @ 3 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-




