
diff -r ddc455616bd6 -r 97b0fb8a2cc2 genericservices/systemagent/eabi/SysAgt2CliU.DEF
--- a/genericservices/systemagent/eabi/SysAgt2CliU.DEF	Mon May 03 14:06:43 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z12StartSysAgt2v @ 1 NONAME
-




