
diff -r 7701629b34a6 -r 3a7375419266 genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def
--- a/genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def	Tue May 11 17:47:24 2010 +0300
+++ b/genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def	Tue May 25 14:32:39 2010 +0300
@@ -377,4 +377,5 @@
 	_ZTV17CGenericUriParser @ 376 NONAME
 	_ZN7TBase646DecodeERK6TDesC8R5TDes8 @ 377 NONAME
 	_ZN8UriUtils13NormaliseUriLERK6TUriC8 @ 378 NONAME
+	_ZN7TBase6414PortableEncodeERK6TDesC8R5TDes8i @ 379 NONAME
         
\ No newline at end of file




